Abflüsse Rheingebiet, Teil III 2009

Q_{m³/s}

A_{Eo} : km²

153.00

PNP NHN+ : m 239.54

Lage : km oberhalb der Mündung links

0.24

Pegel :Weidenau 2

Gewässer :Ferndorfbach

Gebiet :Sieg

Nr. 2721490000100

Tag 2008 2009 Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

Tageswerte

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Hauptwerte

Tag NQ MQ HQ Tag h mm N h mm A 1990/2008 1991/2009 19 Kalenderjahre

Jahr NQ MNQ MQ MHQ HQ Jahr Mh mm N Mh mm A Abflussjahr (*) Kalenderjahr 2009 2009 Jahr Datum Winter Sommer Jahr Datum

NQ m³/s MQ m³/s HQ m³/s

Nq l/(skm²) Mq l/(skm²) Hq l/(skm²)

h_N mm h_A mm

1991/2009 (*) 19 Jahre 1991/2009 NQ m³/s MNQ m³/s MQ m³/s MHQ m³/s HQ m³/s

HQ_1 m³/s HQ_5 m³/s

MNq l/(skm²) Mq l/(skm²) MHq l/(skm²)

Mh_N mm Mh_A mm

Extremwerte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Niedrigwasser (n) Hochwasser m³/s l/(skm²) Datum m³/s l/(skm²) cm Datum

Dauertabelle

Unterschrittene Abflüsse m³/s

Unterschreitungsdauer in Tagen

Abflussjahr (*) 2009

Kalenderjahr 2009

1991/2009 19 Kalenderjahre Obere Hüllkurve

Mittlere Werte

Untere Hüllkurve

LANUV NRW 222

(*) Abflussjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10. Pegel durch Breitenbachtalsperre beeinflusst,

1.39 1.25 1.21 1.18 1.14 1.06 1.03 1.00 1.33 1.78

2.13 1.75 1.61 1.56 1.52 1.58 1.45 1.48 1.51 2.00

7.77 7.05 5.67 4.95 3.83 3.21 3.38 3.41 3.21 2.97

2.61 2.48 2.71 3.31 6.64 10.7 11.3 9.48 7.48 5.72

4.38 3.44 2.82 2.51 2.15 1.91 1.78 1.63 1.82 3.17

4.27 6.09 6.57 5.91 5.00 3.81 3.07 2.59 2.22 1.97 1.75

1.59 1.49 1.36 1.32 1.32 1.08 1.07 1.05 0.967 0.907

0.870 0.897 0.969 0.942 0.932 0.849 0.921 1.97 2.11 1.92

1.50 1.29 4.78 6.61 4.43 3.64 2.93 2.48 2.14 1.89 1.72

1.61 1.54 1.47 1.38 1.32 1.28 1.59 1.53 1.31 4.69

4.02 3.26 2.91 2.69 2.32 2.51 5.46 4.88 4.70 4.36

4.07 5.93 8.75 9.20 7.80 7.58 8.04 8.42

7.89 7.17 5.80 4.96 4.19 3.97 3.47 3.73 4.06 6.05

7.98 8.77 8.54 7.24 6.07 4.78 3.83 3.19 2.75 2.35

2.07 1.90 2.19 2.65 2.66 4.87 10.0 12.0 10.2 7.87 5.81

4.46 3.56 2.94 2.45 2.13 1.97 1.80 1.65 1.62 1.42

1.32 1.25 1.39 1.19 1.12 1.15 5.08 3.31 2.63 2.16

1.88 1.67 1.52 1.41 1.35 1.26 1.24 2.20 1.43 1.19

1.21 1.02 0.971 0.919 1.12 1.50 1.08 1.31 1.13 1.37

3.49 2.45 2.27 1.96 3.27 3.98 2.98 2.61 2.27 1.95

2.14 1.64 1.44 1.27 1.29 1.19 1.07 1.06 0.988 0.889 0.839

0.759 0.762 0.752 0.736 0.722 1.11 1.19 1.33 1.08 1.19

2.38 2.02 1.21 1.03 1.40 1.71 1.30 1.08 0.997 0.901

1.20 1.01 0.874 0.803 0.749 0.731 0.749 0.667 1.21 4.03

1.93 1.27 1.12 1.00 0.845 1.14 1.09 1.87 1.18 1.13

1.23 1.50 1.41 1.09 1.02 0.876 0.993 0.840 1.25 1.03

0.844 2.06 1.92 3.09 2.54 1.99 1.80 1.54 1.34 2.16 1.24

1.08 1.06 0.999 0.918 0.846 0.782 0.746 0.765 0.691 0.650

0.632 1.22 1.56 0.802 0.667 0.594 0.550 0.512 0.496 0.500

0.702 0.512 0.431 0.443 1.10 0.694 0.493 0.465 0.425 0.385 0.379

0.493 0.498 1.46 0.908 1.33 0.789 0.620 0.574 0.554 0.538

0.500 0.446 0.509 0.768 1.03 0.652 0.592 0.559 0.524 0.540

0.496 0.493 0.498 0.531 0.533 0.465 0.448 0.446 0.532 0.561

0.589 0.521 0.470 0.695 0.675 1.82 2.00 1.43 0.939 4.13

3.17 3.79 2.60 2.08 1.73 1.70 2.00 1.54 1.37 1.27

1.18 1.10 1.02 0.914 1.13 0.910 0.931 0.859 0.815 0.767 0.712

0.887 4.70 3.82 7.13 6.28 4.94 4.73 3.67 4.09 8.08

8.35 7.02 5.30 3.94 3.15 3.93 4.39 4.00 3.74 3.34

2.83 2.50 8.36 13.7 10.9 8.29 9.82 9.27 9.55 9.84

7.77 6.08 5.21 4.07 3.63 6.52 7.89 9.34 7.42 11.0

13.1 11.6 8.54 6.24 4.71 3.72 3.09 2.59 2.17 1.91

1.95 3.17 2.58 2.16 6.86 7.99 7.34 6.48 5.36 9.03 14.8 8. 1.00 2.48 10.3 21. 86 42

18. 1.63 4.23 11.9 7. 80 74

16. 0.849 1.87 12.1 23. 54 33

6. 1.28 4.09 10.9 10. 99 65

22. 1.90 5.45 16.2 28. 117 95

15. 1.12 1.99 8.53 17. 57 34

31. 0.839 1.70 6.60 11. 84 30

28. 0.667 1.19 19.5 30. 86 20

18. 0.840 1.43 7.33 22. 125 25

31. 0.379 0.713 5.48 12. 46 12

12.+ 0.446 0.630 3.64 3. 53 11

3. 0.470 1.45 6.44 10. 105 25

1. 0.887 6.02 21.7 23. 203 102

20. 1.91 6.27 18.4 31. 156 110

1997 0.410 1.22 4.28 18.7 46.8 1998 118 73

1995 0.716 1.45 6.03 27.7 67.4 2002 143 106

1996 0.448 1.74 6.75 32.7 72.4 2005 134 118

1996 0.391 1.71 5.25 19.9 68.1 2002 111 84

2004 0.916 1.76 5.11 21.7 56.2 1999 110 90

2007 0.573 1.13 2.63 7.99 29.1 2006 72 45

2007 0.532 0.744 1.84 9.69 31.5 2006 84 32

1996 0.361 0.571 1.32 10.8 49.1 2007 86 22

2001 0.277 0.489 1.15 9.87 20.3 2006 101 20

2003 0.245 0.487 1.36 11.5 74.5 2007 99 24

2003 0.255 0.544 1.53 9.83 35.5 1998 97 26

1997 0.325 0.759 2.48 14.4 86.0 1998 109 43

1997 0.410 1.18 4.28 18.5 46.8 1998 120 73

1995 0.716 1.47 6.07 27.0 67.4 2002 144 106

0.379 2.26 19.5

2.48 14.8 127 466 992 am 31.08.2009

am 30.06.2009 bei W = 117 cm

0.849 3.35 16.2

5.55 21.9 106 343 493

0.379 1.19 19.5

2.48 7.76 127 123 499

0.379 2.73 21.7

2.48 17.8 142 562 1185 am 31.08.2009

am 23.11.2009 bei W = 123 cm

0.245 0.374 3.30 48.1 86.0

2.44 21.6 314 682 1265 am 14.08.2003

am 28.10.1998 bei W = 237 cm

0.391 0.245 0.827 0.374 5.02 1.61 45.3 24.4 72.4 86.0

5.41 2.44 32.8 10.6 296 160

514 168

689 576

0.245 0.374 3.31 47.4 86.0

2.44 21.6 310 683 1268 am 14.08.2003

am 28.10.1998 bei W = 237 cm

0.245 1.60 14.08.2003 0.253 1.65 11.08.1995 0.275 1.79 02.08.2001 0.278 1.81 03.09.1991 0.298 1.95 16.08.1994 0.317 2.07 24.09.1997 0.317 2.07 03.08.1999 0.333 2.18 08.08.1996 0.337 2.20 07.07.2004 0.379 2.48 31.08.2009

86.0 562 237 28.10.1998 74.4 487 219 22.08.2007 72.4 473 216 21.01.2005 68.0 445 209 18.01.2007 68.0 445 209 26.02.2002 67.4 441 208 30.12.2002 64.4 421 203 27.01.2002 62.9 411 216 23.01.1995 56.5 369 204 30.01.1995 56.2 367 189 02.03.1999

364 14.8 60.6 36.3 14.8 363 13.7 51.0 28.7 13.7 362 13.1 45.0 25.5 13.1 361 12.0 43.7 23.6 12.0 360 11.6 40.3 22.1 11.6 359 11.0 37.7 20.6 11.0 358 10.9 35.0 18.9 10.9 357 10.2 32.6 17.4 8.83 356 10.0 32.6 16.7 7.98 350 9.20 22.1 13.0 6.77 340 8.08 16.1 9.67 5.70 330 7.42 12.8 7.87 4.49 320 6.29 11.1 6.75 3.87 300 4.71 8.02 4.97 2.88 270 3.56 5.74 3.38 1.71 240 2.48 4.18 2.51 1.40 210 1.93 3.48 1.95 1.15 183 1.53 2.84 1.61 1.04 150 1.27 2.36 1.31 0.845 130 1.18 2.09 1.15 0.778 120 1.10 1.91 1.08 0.749 110 1.07 1.79 1.01 0.702 100 1.01 1.65 0.950 0.667 90 0.939 1.56 0.881 0.612 80 0.901 1.43 0.823 0.573 70 0.845 1.35 0.761 0.502 60 0.767 1.28 0.700 0.478 50 0.722 1.18 0.641 0.442 40 0.650 1.06 0.584 0.405 30 0.550 0.984 0.524 0.380 25 0.531 0.931 0.495 0.358 20 0.509 0.883 0.467 0.302 15 0.496 0.794 0.431 0.285 10 0.470 0.686 0.393 0.270 9 0.465 0.661 0.386 0.269 8 0.465 0.632 0.372 0.263 7 0.448 0.616 0.366 0.263 6 0.446 0.616 0.358 0.259 5 0.446 0.609 0.347 0.259 4 0.443 0.607 0.337 0.258 3 0.431 0.605 0.321 0.258 2 0.425 0.597 0.297 0.255 1 0.385 0.595 0.276 0.255 0 0.379 0.563 0.245 0.245

12.0 11.3 10.7 10.2 10.0 9.48 9.20 8.77 8.75 7.87 6.57 5.46 4.69 3.56 2.61 2.00 1.65 1.43 1.25 1.14 1.09 1.06 1.01 0.942 0.907 0.845 0.767 0.722 0.650 0.550 0.531 0.509 0.496 0.470 0.465 0.465 0.448 0.446 0.446 0.443 0.431 0.425 0.385 0.379